;
; module definition file for XSYSTRAY.DLL which
; provides Extended system tray public API
;

LIBRARY XSYSTRAY INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION '@#netlabs.org:0.1.0#@ Extended system tray API'
